import React from "react";
import ServicePageTemplate from "../ServicePageTemplate";

const ServiceTrois = () => {
  const serviceDetails = {
    // Hero
    title: "Électricité", // ✅ Modifiable individuellement
    subtitle: "IN3 est un bureau d’études technique spécialisé dans l’ingénierie électrique du bâtiment.",

    image: "https://picsum.photos/id/1018/1920/1080.webp",
    ctaText: "En savoir plus",
    ctaLink: "/contact",

    // Section 1
    interestTitle: "Comment réussir vos installations électriques \navec une assistance experte en maîtrise d’ouvrage ?",
    description: "Notre activité est l’assistance aux maîtres d’ouvrage à la réalisation des installations électriques courants forts et courants faibles.\n Définition des besoins / Audit si installations existantes Estimation du coût des ouvrages.\n \n  Plans d’implantation du matériel et des canalisations schémas électriques unifilaires.\n Analyse des offres et assistance technique au choix de l’entreprise d’électricité.",

    // Section 2
    desirTitle: "Réalisation et assistance électrique",

    features: [
      {
        title: "Chantier électricité industriel",
        description: "Réalisation d’installations électriques.",
        modalText: "Réalisation d’installations électriques pour des sites industriels, incluant le câblage, la pose d’équipements, et la mise en conformité selon les normes en vigueur.",
        modalImage: "https://picsum.photos/id/200/800/400.webp",
      },
      {
        title: "Dossier de Consultation",
        description: "Réalisation du Dossier de Consultation des entreprises (DCE)",
        modalText: "Réalisation du Dossier de Consultation des entreprises (DCE) cahier des clauses techniques particulières (CCTP) bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF, servant de base à tous les devis).",
        modalImage: "https://picsum.photos/id/201/800/400.webp",
      },
      {
        title: "L'électricité & Suivi de chantier",
        description: "Assistance à l’entreprise et vérification des documents",
        modalText: "Assistance à l’entreprise et vérification des documents d’exécution. Réception des ouvrages exécutés. Nous pouvons également assister l’entreprise titulaire du marché à la réalisation des documents d’exécution (plans d’implantation, schématique électrique, notes de calculs réglementaires, …)",
        modalImage: "https://picsum.photos/id/202/800/400.webp",
      },
    ],

    carouselItems: [
      {
        title: "Site E-commerce",
        description: "Un projet e-commerce performant et moderne.",
        image: "https://picsum.photos/id/453/800/400.webp",
      },
      {
        title: "Portfolio Personnel",
        description: "Montrez vos compétences avec un portfolio sur mesure.",
        image: "https://picsum.photos/id/454/800/400.webp",
      },
      {
        title: "Blog Dynamique",
        description: "Créez un blog interactif et optimisé pour le SEO.",
        image: "https://picsum.photos/id/455/800/400.webp",
      },
    ],

    // ✅ Métadonnées SEO
    seo: {
      metaTitle: "Formation Électricité | Expertise en ingénierie électrique",
      metaDescription: "Découvrez notre expertise en ingénierie électrique et maîtrisez l'installation et la gestion des systèmes électriques.",
      keywords: "électricité, ingénierie électrique, installation électrique, suivi de chantier",
      ogImage: "https://picsum.photos/1200/630",
    },
  };

  return <ServicePageTemplate {...serviceDetails} />;
};

export default ServiceTrois;